# NactTreeView:: TREE_SIGNAL_COUNT_CHANGED
VOID:BOOLEAN,INT,INT,INT
#
# NactMainWindow::TAB_UPDATABLE_SIGNAL_ITEM_UPDATED
# NactMainWindow::MAIN_SIGNAL_ITEM_UPDATED
VOID:POINTER,UINT
#
# NactMainWindow::MAIN_SIGNAL_CONTEXT_MENU
VOID:POINTER,STRING
