La boîte de dialogue de configuration de
La sélection de Configuration Configurer ... ouvre une boîte de dialogue avec plusieurs pages, sélectionnables par les icônes à gauche, qui permettent de changer plusieurs aspects des opérations de .

Interface
Configuration de l'interface.
Mouvement du curseur après la pression de Entrée : 	Quand vous avez sélectionné une cellule puis actionné la touche , la sélection se déplacera d'une place vers la gauche, la droite, le haut, le bas, première colonne ou Aucun comme déterminé par le réglage dans la boîte de sélection déroulante.
Fonction montrée dans la barre d'état : 	Cette boîte à sélection peut être utilisée pour choisir le calcul fourni par la fonction Résumé de la barre d'état.
Unité : 	Choisissez l'unité par défaut à utiliser sur votre feuille.
Pas d'indentation : 	Règle la taille de l'indentation qui sera utilisée dans une cellule lorsque vous choisissez les actions Augmenter l'indentation et Diminuer l'indentation depuis la barre d'outils. Ces actions ne sont pas activées par défaut dans la barre d'outils.
Capte toutes les touches de navigation pendant l'édition. 	Capte toutes les touches de navigation, les touches flèches, haut/bas de page, touche de tabulation avant et arrière, pendant l'édition d'une cellule avec l'éditeur inclus. L'éditeur inclus apparaît directement dans la cellule. Si elles sont captées, ces clés sont utilisées pour la navigation dans l'éditeur. Sinon, elles sont utilisées pour la navigation de la cellule.
La section Couleurs vous permet de choisir la couleur du quadrillage de la feuille. Si vous ne voulez pas que le quadrillage apparaisse du tout, décochez la case Afficher le quadrillage dans la boîte le dialogue Format Feuille Propriétés de la feuille.
Cette section vous permet aussi de choisir la couleur des lignes utilisées pour indiquer les bordures de pages affichées quand la case Afficher les limites de pages dans le menu Affichage est cochée.
Choisissez Personnaliser... dans la couleur courante pour afficher la boîte de dialogue standard Choisir une couleur.
Grille 	Cliquer ici pour modifier de la grille la couleur des bordures de chaque cellule
Limites de page 	quand l'élément du menu Vue Afficher bordures de page est coché, les bordures de page sont affichées. Cliquer ici pour choisir une autre couleur de bordure au lieu du rouge par défaut.

Ouvrir / Enregistrer
Configuration de l'ouverture et de l'enregistrement.
Nombre de fichiers récents à afficher  : 	Contrôle le nombre maximal de noms de fichiers qui sont affichés quand vous sélectionnez Fichier Récemment ouverts.
Intervalle d'enregistrement automatique : 	Vous pouvez ici sélectionner l'intervalle entre deux enregistrements automatiques, ou désactiver cette fonction en choisissant Pas d'enregistrement automatique (en choisissant la valeur minimale).
Créer des fichiers de sauvegarde : 	Cocher cette boîte si vous souhaitez créer des fichiers de sauvegarde. Elle est cochée par défaut.

Modules externes
Configuration des modules externes.
Vérifie un module externe dans la liste pour l'activer. Affiche la boîte de dialogue À propos en cliquant sur le bouton info à droite de la liste des éléments.

Vérification d'orthographe
Configuration de la vérification d'orthographe.
Cette page vous permet de configurer le comportement du vérificateur d'orthographe de .
Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation du correcteur orthographique.

Auteur
Configuration de l'auteur
Choisissez un profil d'auteur pour votre document.
Vous pouvez ajouter un nouveau profil ou supprimer le profil actuel en utilisant les boutons à droite de la liste déroulante des profils.