De eerste schreden met

Plotten van een eenvoudige functie
In de zijbalk links vindt u de knop Aanmaken, met een neerklapmenu voor het aanmaken van nieuwe plots. Klik hierop en selecteer Cartesische Plot. Het tekstvak waarin u de huidige functie kunt bewerken is nu beschikbaar. Vervang de standaard tekst met

y = x^2

en druk op . Er wordt nu een plot getekend van y = x2. Klik nu nog een keer op de knop Nieuwe plot, selecteer Cartesische Plot, en voer nu de tekst

y = 5sin(x)

in, om nog een plot te tekenen.
Klik op een van de grafieken die u zojuist heeft geplot. De kruisdraad krijgt de kleur van deze grafiek en is nu aan de grafiek gekoppeld. U kunt met de muis de kruisdraad langs de grafiek bewegen. In de statusbalk onder in het scherm kunt u de coördinaten van de positie steeds aflezen. Merk op dat als de kruisdraad de x-as raakt ook de wortel (x waarvoor de functie = 0 is) in de statusbalk kan worden afgelezen.
Klik weer met de muis, de kruisdraad wordt nu ontkoppeld van de grafiek.

Bewerken van eigenschappen
Laten we de functie en de kleur van de grafiek veranderen.
In de zijbalk Functies worden alle functies genoemd die al geplot zijn. Als y = x^2 nog niet is geselecteerd, selecteer het dan nu. U krijgt dan toegang tot een groot aantal opties. We gaan de functie hernoemen en de grafiek 5 eenheden omlaag verplaatsen. Vervang de functievergelijking in

parabool(x) = x^2 - 5

en druk op Enter. U kunt een andere kleur voor de plot kiezen door op de knop Uiterlijk onderin de functiebewerker te klikken en een andere kleur te selecteren.
Alle veranderingen kunnen ongedaan worden gemaakt met Edit Ongedaan maken .