Pierwsze kroki z

Prosty wykres funkcji
W pasku po lewej stronie ekranu, znajduje się przycisk Utwórz zawierający rozwijaną listę wyboru z dostępnymi rodzajami wykresów. Po wybraniu z listyWykresu kartezjańskiego pojawi pole edycji funkcji do narysowania. Należy teraz wpisać w polu:

y = x^2

i nacisnąć . Spowoduje to narysowanie wykresu funkcji y = x2 w układzie współrzędnych. Następnie znowu należy nacisnąć przyciskUtwórz, wybrać Wykres kartezjański, i wpisać w polu funkcji

y = 5sin(x)

aby utworzyć następny wykres.
Kliknij na linii właśnie narysowanego wykresu. Krzyżyk zmieni kolor na taki sam jak wykres i i 'przyklei' się do niego. Możesz teraz używać myszki aby przemieszczać krzyżyk wzdłuż wykresu. W pasku statusu, w dolnej części okna, wyświetlane są współrzędne bieżącej pozycji krzyżyka. Zauważ, że jeśli wykres dotyka osi x, w pasku statusu wyświetlane jest też miejsce zerowe funkcji.
Kliknij ponownie i krzyżyk zostanie odłączony od wykresu.

Edycja właściwości
Dokonajmy zmian w funkcji - zmieńmy kolor wykresu.
Okno Funkcje zawiera listę wszystkich narysowanych na wykresie funkcji.Jeżeli funkcja y = x^2 nie jest wybrana, to należy raz kliknąć na nią myszką. Dostępne będą różne opcje. Zmieńmy teraz nazwę funkcji i przesuńmy wykres 5 jednostek w dół. Aby tego dokonać należy zmienić wzór określający funkcję na:

parabola(x) = x^2 - 5

i nacisną enter.Żeby zmienić kolor wykresu, trzeba kliknąć przycisk Kolor znajdujący się w sekcji Wygląd w dolnej części paska funkcji, a następnie wybrać nowy kolor.
Wszystkie zmiany mogą być wycofane za pomocą Edycja Cofnij .